◎CHK_SCREEN	SCREEN.FNC	ﾊﾟｰｺﾚ1\023\A\BASIC
書式		chk_screen(x,y)
引数		int
戻り値		int
機能		ﾃｷｽﾄ画面位置(x,y)の文字ｺｰﾄﾞを調べます。戻り値は半角の場合はｱｽｷｰｺｰﾄﾞを
		全角1ﾊﾞｲﾄ目なら(256+ｱｽｷｰｺｰﾄﾞ) 全角2ﾊﾞｲﾄ目なら(512+ｱｽｷｰｺｰﾄﾞ)を返します。
		X-BASIC V2.00/01専用(2.02では動作しない)
コンパイル	不可

◎GET_SCREEN	SCREEN.FNC	ﾊﾟｰｺﾚ1\023\A\BASIC
書式		get_screen(x,y,a)
引数		int(x,y) str(a)
戻り値		int
機能		ﾃｷｽﾄ画面位置(x,y)の文字を、文字列aに読み込みます。返り値はchk_screenと
		同じコードを返します。X-BASIC V2.00/01専用(2.02では動作しない)
コンパイル	不可

◎GET_SCROL	SCREEN.FNC	ﾊﾟｰｺﾚ1\023\A\BASIC
書式		get_scrcol()
引数		void
戻り値		int
機能		現在の width を返します。X-BASIC V2.00/01専用(2.02では動作しない)
コンパイル	不可

◎GET_SCRLIN	SCREEN.FNC	ﾊﾟｰｺﾚ1\023\A\BASIC
書式		int get_scrlin( )
引数		void
戻り値		int
機能		現在の画面のﾗｲﾝ数を返す（ｽｸﾛｰﾙ範囲ではない）ｴﾗｰ時は-1を返す
		現在の width を返します。X-BASIC V2.00/01専用(2.02では動作しない)
コンパイル	不可

